all other processing most layer 2 processing some layer 3processing most layer 2 processing some layer 3 processing

Smart NIC_1 Smart NIC_2

Standard CPU

Figure 8.5 Hardware architecture of an optimized system with smart network interface cards. Because each NIC performs more processing, the CPU load is reduced.