Queue Array SRAM DRAM

(head pointer) (tail pointer) . . metadata (32 bytes)

metadata (32 bytes)

metadata (32 bytes)

. .

buffer 1

buffer 2

buffer N

. .

. .

Figure 21.3 Illustration of a FIFO in SRAM implemented with Queue Array hardware, and the one-to-one correspondence with buffers in DRAM.